---
title: Windows (WSL)
description: Execute OpenCode sur Windows avec WSL pour une experience optimale.
---

import { Steps } from "@astrojs/starlight/components"

Meme si OpenCode peut fonctionner directement sur Windows, nous recommandons d'utiliser [Windows Subsystem for Linux (WSL)](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install) pour la meilleure experience. WSL fournit un environnement Linux qui s'integre parfaitement aux fonctionnalites d'OpenCode.

:::tip[Pourquoi WSL?]
WSL offre de meilleures performances du systeme de fichiers, une prise en charge complete du terminal et la compatibilite avec les outils de developpement dont OpenCode depend.
:::

---

## Configuration

<Steps>

1. **Installez WSL**

   Si ce n'est pas encore fait, [installez WSL](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install) a l'aide du guide officiel Microsoft.

2. **Installez OpenCode dans WSL**

   Une fois WSL configure, ouvrez votre terminal WSL et installez OpenCode avec l'une des [methodes d'installation](/docs/).

   ```bash
   curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash
   ```

3. **Utilisez OpenCode depuis WSL**

   Allez dans votre dossier de projet (accedez aux fichiers Windows via `/mnt/c/`, `/mnt/d/`, etc.) et lancez OpenCode.

   ```bash
   cd /mnt/c/Users/YourName/project
   opencode
   ```

</Steps>

---

## Application bureau + serveur WSL

Si vous preferez utiliser l'application bureau OpenCode mais executer le serveur dans WSL:

1. **Demarrez le serveur dans WSL** avec `--hostname 0.0.0.0` pour autoriser les connexions externes:

   ```bash
   opencode serve --hostname 0.0.0.0 --port 4096
   ```

2. **Connectez l'application bureau** a `http://localhost:4096`

:::note
Si `localhost` ne fonctionne pas dans votre configuration, utilisez plutot l'adresse IP WSL (depuis WSL: `hostname -I`) et `http://<wsl-ip>:4096`.
:::

:::caution
Lorsque vous utilisez `--hostname 0.0.0.0`, definissez `OPENCODE_SERVER_PASSWORD` pour securiser le serveur.

```bash
OPENCODE_SERVER_PASSWORD=your-password opencode serve --hostname 0.0.0.0
```

:::

---

## Client web + WSL

Pour la meilleure experience web sous Windows:

1. **Executez `opencode web` dans le terminal WSL** plutot que dans PowerShell:

   ```bash
   opencode web --hostname 0.0.0.0
   ```

2. **Accedez-y depuis votre navigateur Windows** a `http://localhost:<port>` (OpenCode affiche l'URL)

Lancer `opencode web` depuis WSL garantit un acces correct au systeme de fichiers et une bonne integration terminal, tout en restant accessible depuis votre navigateur Windows.

---

## Acceder aux fichiers Windows

WSL peut acceder a tous vos fichiers Windows via le repertoire `/mnt/`:

- Lecteur `C:` → `/mnt/c/`
- Lecteur `D:` → `/mnt/d/`
- Et ainsi de suite...

Exemple:

```bash
cd /mnt/c/Users/YourName/Documents/project
opencode
```

:::tip
Pour une experience plus fluide, vous pouvez cloner/copier votre depot dans le systeme de fichiers WSL (par exemple sous `~/code/`) et y executer OpenCode.
:::

---

## Conseils

- Gardez OpenCode dans WSL pour les projets stockes sur des lecteurs Windows: l'acces aux fichiers est fluide
- Utilisez l'[extension WSL de VS Code](https://code.visualstudio.com/docs/remote/wsl) avec OpenCode pour un flux de travail integre
- Votre configuration OpenCode et vos sessions sont stockees dans l'environnement WSL a `~/.local/share/opencode/`
